Title: Yrke - snekker_oppgave3

Klikk på alle verbene i avsnittet.

En snekker er en person som jobber med treverk. Snekkerfaget er et håndverksfag med mange og lange tradisjoner. Ordet snekker brukes ofte generelt om alle som bygger med treverk, men denne hverdagsbruken av yrkestittelen er ikke helt riktig. Vi må skille mellom yrkestitlene tømrer og snekker. En tømrer bygger selve huset, mens en snekker jobber som hovedregel med inventar i hus. Dette kan være områder som møbler, trapper, lister, dører, kjøkken, vinduer osv. Snekkerfaget har flere hovedområder.
A: er; jobber; er; brukes; bygger; er; må; skille; bygger; jobber; kan; være; har