Title: nasjonaldag_leseforståelse4

Q: Når må flagget fires i Tromsø på 1. juledag?
- Flagget må fires kl. 21.00.
- Flagget må fires kl. 17.00.
- Flagget må fires kl. 15.00. (correct)