Title: Flaggstangen_leseforståelse

Velg de påstandene som er sanne.

- "I dag står flaggstangen naken" er et dikt om 17. mai 1940. (correct)
- "I dag står flaggstangen naken" er et dikt om et ødelagt flagg.

- Det var ikke lov å feire Norges nasjonaldag under 2. verdenskrig. (correct)
- Ingen hadde lyst til å feire Norges nasjonaldag under 2. verdenskrig.

- Mange norske kunstnere protesterte mot tyskernes okkupasjon av Norge. (correct)
- Norske kunstnere var lite engasjert i motstandsbevegelsen under krigen.

- Diktet "I dag står flaggstangen naken" er skrevet av Nordahl Grieg. (correct)
- Diktet "I dag står flaggstangen naken" er skrevet av Edvard Grieg.

- Diktet "I dag står flaggstangen naken" ble lest på NRK radio på 17. mai 1940. (correct)
- Diktet "I dag står flaggstangen naken" ble lest på torget i Tromsø 17. mai 1940.