Title: egenmelding_4

Skriv inn ordene som mangler.

Q: En egenmelding er når en person selv melder seg syk til sin [...], mens en sykemelding er et dokument fra en [...] som viser at man er syk og ikke kan jobbe. Egenmelding kan bare benyttes i en begrenset periode, vanligvis inntil [...] dager, mens en [...] kan benyttes for en lengre periode. Det er også vanligvis krav om at man har jobbet i en viss periode for å ha rett til å levere en [...], mens det ikke er slike krav for å levere en sykemelding.
A: arbeidsgiver; lege; tre; sykemelding; egenmelding